    \section{Commande fin}

    \subsection*{Récit d'utilisation}

    \paragraph{Titre : } Commande fin
    \paragraph{Récit : } Quitter l'interpréteur
    \paragraph{En tant que : } programmeur avec l'interpréteur LIR
    \paragraph{Je souhaite : } quitter l'interpréteur LIR et avoir un message
                               m'informant de la fermeture de session
    \paragraph{Afin de : } fermer la session courante de l'interpréteur LIR

    \subsection*{Critères d'acceptation}

    \paragraph{À partir de : } une session de l'interpréteur LIR ouverte
    \paragraph{Alors : } je souhaite quitter l'interpréteur et fermer la session
                         courante en exécutant la commande fin
    \paragraph{Enfin : } le processus courant de l'interpréteur LIR s'arrête