    \section{Commande fin}

\subsection*{Récit d'utilisation}

\paragraph{Titre : } Commande fin
\paragraph{Récit : } Quitter l'interpréteur
\paragraph{En tant que : } programmeur avec l'interpréteur LIR
\paragraph{Je souhaite : } quitter l'interpréteur LIR et avoir un message
m'informant de la fermeture de session
\paragraph{Afin de : } fermer la session courante de l'interpréteur LIR

\subsection*{Critères d'acceptation}

\paragraph{À partir de : } une session de l'interpréteur LIR ouverte
\paragraph{Alors : } je souhaite quitter l'interpréteur et fermer la session
courante en exécutant la commande fin
\paragraph{Enfin : } le processus courant de l'interpréteur LIR s'arrête