\documentclass[12pt,a5paper, notitle, oneside]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[landscape]{geometry}
\begin{document}

    \chapter*{Récit d'utilisation}

    \paragraph{Titre : } Commande var (Chaine de caractères)
    \paragraph{Récit : }  Initialiser une chaine de caractère dans variable / Changer sa valeur
    \paragraph{En tant que : } Programmeur
    \paragraph{Je souhaite : } que l'interpréteur LIR stock une chaine dans une variable
    \paragraph{Afin de : } pouvoir récupérer/manipuler cette chaine plus tard dans le programme
    \newpage

    \chapter*{Critères d'acceptation}

    \paragraph{À partir du fait : } que j'ai la possibilité de saisir une ligne de commande
    \paragraph{Alors : } je tape la commande var et met une chaine de caractère entre double guillements comme valeur : var <nomVariable>="<chaine>"
    \paragraph{Enfin : } l'interpréteur enregistre dans la variable spécifié la chaine de caractère voulue et renvoie la variable suivie de sa valeur (en tant que feed-back)

\end{document}