\documentclass[12pt,a5paper, notitle, oneside]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[landscape]{geometry}
\begin{document}

    \chapter*{Récit d'utilisation}

    \paragraph{Titre : } Quitter l'interpréteur (commande fin)
    \paragraph{Récit : } Quitter l'interpréteur (commande fin)
    \paragraph{En tant que : } programmeur avec l'interpréteur LIR
    \paragraph{Je souhaite : } quitter l'interpréteur
    \paragraph{Afin de : } arrêter d'utiliser l'interpréteur LIR pour la session courante
    \newpage

    \chapter*{Critères d'acceptation}

    \paragraph{À partir du fait : } je suis en train d'utiliser l'interpréteur
    \paragraph{Alors : } je souhaite quitter l'interpréteur pour la session courante en exécutant la commande fin
    \paragraph{Enfin : } le processus courant de l'interpréteur LIR s'arrête

\end{document}