    \section{Commande fin}

    \subsection*{Récit d'utilisation}

    \paragraph{Titre : } Commande fin
    \paragraph{Récit : } Quitter l'interpréteur
    \paragraph{En tant que : } programmeur avec l'interpréteur LIR
    \paragraph{Je souhaite : } quitter l'interpréteur LIR
    \paragraph{Afin de : } arrêter d'utiliser l'interpréteur LIR pour la session courante

    \subsection*{Critères d'acceptation}

    \paragraph{À partir du fait : } une session de l'interpréteur LIR
    \paragraph{Alors : } je souhaite quitter l'interpréteur pour la session courante en exécutant la commande fin
    \paragraph{Enfin : } le processus courant de l'interpréteur LIR s'arrête