\documentclass[12pt,a5paper, notitle, oneside]{report}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[landscape]{geometry}
\begin{document}
	
	\chapter*{Récit d'utilisation}
	
	\paragraph{Titre : } Commande affiche
	\paragraph{Récit : }  Provoquer le saut de ligne sur la sortie de texte courante
	\paragraph{En tant que : } Programmeur
	\paragraph{Je souhaite : } que l'interpréteur LIR saute une ligne sur la sortie de texte courante
	\paragraph{Afin de : } Provoquer un saut de ligne sur cette sortie
	\newpage
	
	\chapter*{Critères d'acceptation}
	
	\paragraph{À partir du fait : } que j'ai une sortie de texte courante
	\paragraph{Alors : } je tape la commande affiche 
	\paragraph{Enfin : } l'interpréteur saute une ligne sur la sortie de texte courante et nous spécifie si la commande a bien pu s'exécuter sur la console(en tant que feed-back)

\end{document}
